# Generic
SITE_NAME=egee.srce.hr
SITE_BDII_HOST=ce1-egee.srce.hr
PX_HOST=se1-egee.srce.hr
BDII_HOST=bdii-egee.srce.hr
RB_HOST=skurut2.cesnet.cz # irelevant, RB is unsupported
 
VOS="dteam ops cms"
VO_OPS_VOMS_SERVERS="vomss://voms.cern.ch:8443/voms/ops?/ops/"
VO_CMS_VOMS_SERVERS="'vomss://voms.cern.ch:8443/voms/cms?/cms/'"
VO_OPS_VOMSES="'ops lcg-voms.cern.ch 15009 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=lcg-voms.cern.ch ops 24' 'ops voms.cern.ch 15004 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=voms.cern.ch ops 24'"
VO_CMS_VOMSES="'cms lcg-voms.cern.ch 15002 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=lcg-voms.cern.ch cms 24' 'cms voms.cern.ch 15002 /DC=ch/DC=cern/OU=computers/CN=voms.cern.ch cms 24'"
VO_OPS_VOMS_CA_DN="'/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority' '/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority'"
VO_CMS_VOMS_CA_DN="'/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority' '/DC=ch/DC=cern/CN=CERN Trusted Certification Authority'"
 
VO_DTEAM_VOMS_SERVERS='vomss://voms.hellasgrid.gr:8443/voms/dteam?/dteam/'
VO_DTEAM_VOMSES="'dteam voms.hellasgrid.gr 15004 /C=GR/O=HellasGrid/OU=hellasgrid.gr/CN=voms.hellasgrid.gr dteam 24' 'dteam voms2.hellasgrid.gr 15004 /C=GR/O=HellasGrid/OU=hellasgrid.gr/CN=voms2.hellasgrid.gr dteam 24'"
VO_DTEAM_VOMS_CA_DN="'/C=GR/O=HellasGrid/OU=Certification Authorities/CN=HellasGrid CA 2006' '/C=GR/O=HellasGrid/OU=Certification Authorities/CN=HellasGrid CA 2006'"
 
VO_DTEAM_WMS_HOSTS="wms204.cern.ch wms205.cern.ch" # put to your NGI WMSes
VO_OPS_WMS_HOSTS="wms204.cern.ch wms205.cern.ch" # put to your NGI WMSes
VO_CMS_WMS_HOSTS="wms204.cern.ch wms205.cern.ch" # put to your NGI WMSes
 
# Nagios
NAGIOS_HOST=nagiosdev001.cern.ch
NAGIOS_ADMIN_DNS="/C=HR/O=edu/OU=srce/CN=Emir Imamagic"
NCG_NAGIOS_ADMIN=eimamagi@srce.hr
NAGIOS_ROLE=vo
NCG_PROBES_TYPE=local
NCG_VO=cms
NAGIOS_HTTPD_ENABLE_CONFIG=true
NAGIOS_NCG_ENABLE_CONFIG=true
NAGIOS_SUDO_ENABLE_CONFIG=true
NAGIOS_NAGIOS_ENABLE_CONFIG=true
NAGIOS_CGI_ENABLE_CONFIG=true
NAGIOS_NSCA_PASS=MY_PASS
 
# VO Nagios
NCG_TOPOLOGY_USE_GOCDB=false
NCG_TOPOLOGY_USE_LDAP=false
NCG_REMOTE_USE_NAGIOS=false
 
NCG_USE_ATP_VO_FEED=true
 
# ATP
ATP_VO_FEEDS="<list of VOs>"
ATP_VO_FEED_<vo1>="<vo feed url>"
ATP_VO_FEED_<vo2>="<vo feed url>"
 
# POEM
POEM_WEB_ENABLE=True
POEM_NAMESPACE="<namespace>"
POEM_SYNC_URLS="http://localhost/poem/api/0.1/json/"
POEM_SYNC_NS_RESTRICT=""
 
# DB data
MYSQL_ADMIN="MY_MYSQL_PASS"
DB_PASS="MY_MRS_PASS"
 
#MYEGI
ENABLE_MYWLCG_ALIAS=0
MYEGI_ADMIN_NAME=Admin Name
MYEGI_ADMIN_EMAIL=it-dep-gt-tom-services@cern.ch
MYEGI_DEFAULT_PROFILE=ROC
MYEGI_REGION="NGI_HR"
MYEGI_ACE="False"
MYWLCG_TOPOLOGY="False"
MYWLCG_REPORTS="False"
MYWLCG_DATA_TRANSFER="False"
MYWLCG_THROTTLE=False
MYWLCG_DB_LIMIT=50000
MYWLCG_ACCESS_PERIOD=5
MYWLCG_NUMBER_OF_ACCESSES=100
MYWLCG_ACCESS_CONTROL_ALLOW_ORIGIN=*